WeGA, Personenbiogramme, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Righini, Vincenzo
identifier: 118745301
birth: 1756-01-22, Bologna
death: 1812-08-19, Bologna
sex: m
occupation: Sänger
occupation: Komponist
occupation: Dirigent
occupation: Gesangspädagoge
residence: Florenz
residence: Rom
residence: Prag
residence: Wien
residence: Mainz
residence: Berlin
- Schüler von Padre Martini (Komposition) und A. Bernacchi (Gesang)
- als Sänger bezeugt u. a. in Florenz (1769), Rom (1770), Prag (unter Impresario Giuseppe Bustelli, für den er auch Opern komponierte)
- ab 1777 in Wien als Gesangslehrer und Komponist ansässig, zu seinen Schülerinnen zählten u. a. Maria Theresia Paradis, Josepha Weber/Hofer und Genovefa Brenner/von Weber (1785 deren Trauzeuge), vertrat 1787 Salieri als Hofkapellmeister (während dessen Paris-Aufenthalt)
- 1787–1792 war er Hofkapellmeister in Mainz, heiratete dort am 23. Juli 1788 die Sängerin Maria Anna Lehritter (geb. 1762, in Mainz angestellt seit 1784, Halbschwester von Franz Xaver Sterkel)
- 1793 als Hofkapellmeister in Berlin engagiert, vorrangig als musikalischer Leiter von Aufführungen der italienischen Hofoper sowie (bis 1798) der Opera-buffa-Truppe tätig (nach der Umstrukturierung der Hoftheater 1811 nur noch selten eingesetzt)
- 1794 heiratete er die Sängerin Henriette Kneisel; die Ehe wurde 1800 geschieden
- sein negatives Votum bezüglich der Silvana führte 1811 dazu, dass das Werk zunächst zurückgestellt wurde (erst 1812 nach Proben unter Webers eigener Leitung kam es zur Erstaufführung in Berlin)